LIBRARY     KERNEL32.dll

EXPORTS
    CommonUnimpStub @17 NONAME
    VxDCall1 @1 NONAME
    VxDCall2 @2 NONAME
    VxDCall3 @3 NONAME
    VxDCall4 @4 NONAME
    VxDCall5 @5 NONAME
    VxDCall6 @6 NONAME
    VxDCall7 @7 NONAME
    VxDCall8 @8 NONAME
    _GetpWin16Lock @93 NONAME
    _EnterSysLevel @97 NONAME
    _LeaveSysLevel @98 NONAME
    MakeCriticalSectionGlobal
    MapSL
    LoadLibrary16 @35 NONAME
    K32_RtlNtStatusToDosError
