LIBRARY msimg32.dll BASE=0x79790000
EXPORTS

vSetDdrawflag @1
AlphaBlend = AlphaBlend_NEW @2
DllInitialize = DllMain @3 PRIVATE
GradientFill = GradientFill_NEW @4
TransparentBlt = TransparentBlt_NEW @5
